\input{../_latex/Praeamble.tex}

\newcommand{\Was}{Eigenes Skript}
\newcommand{\ArtikelWas}{das eigene Skript} % dies ist...
\newcommand{\Titel}{Technische Informatik 2 \\-\\ Rechnerarchitektur}
\newcommand{\TitelOneLine}{Rechnerarchitektur}
\newcommand{\Dozent}{Prof. Dr. Jürgen Röthig}
\newcommand{\AnspracheDozent}{Herrn \Dozent{}} % bei...
\newcommand{\Semester}{3.}
\newcommand{\Jahr}{2017}
\newcommand{\Zeitraum}{09.10.2017}

% Setup für LaTeX
\hypersetup{pdfauthor={\Autor}, pdftitle={\TitelOneLine}, pdfsubject={\Was}}	 
\author{\Autor}
\title{\Was}

\begin{document}
	\selectlanguage{ngerman}
	\newcounter{savepage} % Counter resetten
	\pagenumbering{Roman} % große, römische Seitenzahlen

	\input{../_latex/Titelseite.tex}
	\setcounter{tocdepth}{1}
	\tableofcontents % Inhaltsverzeichnis ausgeben

	%------- Inhalt -----------------------------------------------------
	\newpage

	\setcounter{savepage}{\value{page}} % Neuer Counter
	\pagenumbering{arabic}              % Normale Arabische Zahlen

	% Mitschriften
	\input{Kapitel/00_Vorwort.tex}
	\input{Kapitel/01_Einstieg.tex}
	\input{Kapitel/02_Rechner.tex}
	\input{Kapitel/03_Rechenwerk.tex}
	\input{Kapitel/03_Speicher.tex}

	%------- Sonstiges ---------------------------------------------------
	
	\chapter{Abkürzungsverzeichnis}
	\begin{acronym}[xxxxxxxx]
		\acro{AC}{Assoziativ-Cache}
		\acro{BLW}{Bandlaufwerk}
		\acro{CISC}{Complex Instruction Set Computer}
		\acro{CL}{Cache Line}
		\acro{CLA-PA}{Carry-Look-Ahead-Paralleladdierer}
		\acro{CPU}{Central Processing Unit}
		\acro{D-FF}{D-Flip-Flop}
		\acro{DMC}{Direct-Mapped-Cache}
		\acro{DMF}{Disjunktive Minimalform}
		\acro{DNF}{Disjunktive Normalform}
		\acro{ENIAC}{Electronic Numerical Integrator and Computer}
		\acro{IC}{Integrated Circuit}
		\acro{FIFO}{First-In-First-Out}
		\acro{GLZ}{Gatterlaufzeit}
		\acrodefplural{GLZ}[GLZs]{Gatterlaufzeiten}
		\acro{HA}{Halbaddierer}
		\acro{HS}{Hauptspeicher}
		\acro{HSA}{Hauptspeicheradresse}
		\acrodefplural{HSA}[HSA]{Hauptspeicheradressen}
		\acro{HSS}{Hauptspeicherseite}
		\acro{HW}{Hardware}
		\acro{LRU}{Least-Recently-Used}
		\acro{LW}{Laufwerk}
		\acro{PC}{Personal Computer}
		\acro{PA}{Paralleladdierer}
		\acro{PM}{Parallelmultiplizierer}
		\acro{RC-PA}{Ripple-Carry-Paralleladdierer}
		\acro{RISC}{Reduced Instruction Set Computer}
		\acro{SA}{Serielladdierer}
		\acro{SM}{Seriellmultiplizierer}
		\acro{SR}{Schieberegister}
		\acro{UNIVAC}{Universal Automatic Computer}
		\acro{VA}{Volladdierer}
		\acro{VAC}{Vollassoziativer Cache}
		\acro{nWAC}{$n$-Wege-Assozativ-Cache}
	\end{acronym}

	\newpage
	\listoffigures         % Abbildungsverzeichnis
	\newpage
	\listoftables          % Tabellenverzeichnis
	\setcounter{tocdepth}{4} % Fix, siehe http://tex.stackexchange.com/questions/269061/how-to-prevent-settocdepthchapter-lead-to-an-empty-list-of-listings
	\lstlistoflistings     % Liste der Listings
	\printindex            % Stichwortverzeichnis

\end{document}
